Das	 Wasser 	hat 	seine 	Vergleichung 	mit 	den 	Schleimreichen 	Phlegmaticis,	 ist 	in	 der 	Bewegung 	langsam 	und	gibet	 einen 	gr\"{o}bern 	Ton 	von 	sich.

